D0 Prague Farm

Table generated on 09 Oct 2000 at 12:58:33 UT

computer IP CPU #proc memory data partion disk size OS location d0lxpr1 131.225.224.44 PIII-500MHz 1 128004 kB /dev/hde7 11146 MB Fermi6.1 Fermilab ipnp08 195.113.29.187 PIII-500MHz 1 257776 kB /dev/hda4 15672 MB Fermi6.1 IPNP linux098c 147.231.27.98 PIII-450MHz 2 257676 kB /dev/hda8 21261 MB Fermi6.1 FzU linux115c 147.231.27.115 PIII-450MHz 1 128008 kB /dev/hda4 7898 MB Fermi6.1 FzU zirafa 147.231.27.148 486DX5-150MHz 1 30880 kB /dev/hda1 629 MB Debian2.2 FzU

Generated by farm_computers on 09 Oct 2000 at 12:58:33 UT, AK